#ASCII: acronimo di "American Standard Code for Information Interchange". Il
codice ASCII è costituito da 256 combinazioni rappresentanti il set standard
di caratteri usato dai computers per registrare e trasferire dati. 

#Asincrono (Adattatore per Comunicazioni): dispositivo hardware che permette
di comunicare con altri computers tramite la porta seriale standard RS-232C.

#Batch (File): file composto da comandi DOS e sottocomandi batch che viene
eseguito battendone il nome seguito dal tasto RETURN. L'estensione dei files
batch deve essere sempre uguale a .BAT. I files batch eseguono i comandi
in essi contenuti come se fossero battuti da tastiera, ma con un notevole
risparmio di tempo.

#Baud: unità di misura della velocità di trasmissione delle informazioni. Di
norma, una cifra in baud, divisa per dieci, permette di sapere quanti caratteri
al secondo vengono trasmessi. Supponete, ad esempio, di avere una cifra in baud
uguale a 300. Ciò equivale a dire 30 caratteri al secondo.

#Boot: processo di inizializzazione del sistema.

#Break: interrompe l'esecuzione corrente. Molti programmi e molti comandi DOS
possono essere interrotti premendo contemporaneamente i tasti CTRL e BREAK.

#Byte: unità di informazione corrispondente a un carattere (una lettera,
un numero, un simbolo o uno spazio). Un byte è composto da 8 "bits". Un bit
può essere uguale a 0 o 1, che corrispondono idealmente agli stati on/off di un
interruttore. Un byte può rappresentare 256 (2 elevato a 8) combinazioni
diverse di stati, corrispondenti ai 256 valori del codice ASCII.
Bit è l'abbreviazione di BInary digiT.

#Caratteri Jolly (* e ?): l'asterisco può essere usato sia nel nome del file
che nell'estensione e sostituisce qualsiasi stringa di caratteri. Ad esempio
potete vedere tutti i files con estensione .DOC tramite il comando DIR *.DOC
oppure tutti i files che cominciano con XYZ battendo DIR XYZ*.
Il punto interrogativo sostituisce invece il singolo carattere in quella
posizione. Ad esempio per vedere tutti i files con un nome lungo quattro
caratteri, iniziante per XYZ e con estensione .BAS userete il comando DIR
XYZ?.BAS per significare che nella quarta posizione del nome ci può essere un
carattere qualsiasi.

#Cluster: è costituito da uno o più settori consecutivi di spazio su disco. Il
DOS tiene nota dei files su disco conservando gli indirizzi dei clusters
(settori del disco dove sono stati registrati i dati) in una tavola chiamata
"File Allocation Table". Quando il DOS deve leggere un determinato file dal
disco, cerca innanzitutto nella "Allocation Table" l'indirizzo dei clusters
contenenti i dati del file e legge quindi le informazioni dal cluster
appropriato.

#Codice di Uscita: è costituito da un valore numerico prodotto da alcuni
comandi DOS per indicare come si è svolta l'esecuzione del comando stesso.
Viene usato spesso nei files batch per eseguire una determinata azione a
seconda che l'esecuzione del comando sia avvenuta con o senza errrori.
Quelli che seguono sono, ad esempio, i codici di uscita del comando RESTORE:

      0 - Esecuzione normale             3 - Interruzione utente
      1 - Nessun file da ripristinare    4 - Interruzione per errore

#Comando Esterno: vengono così definiti i comandi che risiedono su disco e che 
vengono trasferiti in memoria per l'esecuzione solo quando richiamati. Questo
significa che, a differenza dei comandi interni, quelli esterni possono essere
usati solo con il disco di sistema inserito. I nomi dei comandi esterni
corrispondono a file con estensione COM o EXE. Ad esempio, il comando FORMAT è
registrato sul disco sistema come file FORMAT.COM e il comando SORT corrisponde
al file SORT.EXE.

#Comando Interno: sono i comandi inclusi nel file COMMAND.COM e che rimangono
residenti in memoria non appena è terminata l'inizializzazione del sistema. I
comandi interni (DIR, ERASE, RENAME, ecc.) possono essere pertanto eseguiti
anche senza che il disco sistema sia inserito.




#Comandi (Processore dei): è il file COMMAND.COM. Esso contiene le istruzioni
che attivano il DOS e lo rendono utilizzabile. Contiene inoltre i comandi DOS
interni e i sottocomandi batch. Alla partenza del DOS, l'intero contenuto del
file COMMAND.COM viene caricato in memoria.

#Concatenamento Comandi: l'operazione è chiamata "piping" in Inglese e avviene
tramite i cosiddetti filtri del DOS che permettono di concatenare comandi o
programmi con ridirezione automatica dell'input e dell'output. Attraverso il
simbolo "|" è possibile concatenare tra di loro più comandi come nell'esempio:

    DIR | SORT

Eseguendo questo comando, la lista del direttorio prodotta dal comando DIR
viene passata come input al comando SORT che la ordina e la visualizza sullo
schermo.

#Concatenare (Files): permette di concatenare più files in un file unico. I
files possono essere concatenati attraverso il comando COPY, utilizzando il
segno + tra un file e l'altro.
Supponete, ad esempio, di volere copiare i files FILE1 e FILE2 nel file FILE3:

  COPY FILE1+FILE2 FILE3

#Configurazione del Sistema: Il DOS, all'accensione del computer, assume per
default i valori di configurazione a meno che non sia presente sul disco
un file speciale chiamato CONFIG.SYS, dal quale il DOS potrà prendere i valori
riguardanti la configurazione del sistema inseriti dall'utente.

#Console: è il nome che identifica l'insieme tastiera e schermo. L'utente
comunica col computer tramite la tastiera e il computer usa lo schermo per
mostrare le risposte.

#Control-Break  (Vedi Break)

